-60 -30 0 30 60 Annual Mean SW

100

100

100

100

200

200

200

200

200

200

200

OAFlux

ci=20Wm^{-2}

Positive downward

60 100 140 180 220 260

-60 -30 0 30 60 100

100

100

100

100

100200

200

200

200

200

SOC

ci=20Wm^{-2} 60 100 140 180 220 260

-60 -30 0 30 60

100

100

100

200

200

200

200

200 200

200

200

200

ERA40

ci=20Wm^{-2} 60 100 140 180 220 260

30 90 150 -150 -90 -30

-60 -30 0 30 60 100

100

100

200

200

200

200

NCEP

ci=20Wm^{-2} 60 100 140 180 220 260